0 10 20 30 40 50 60 40 35 30 25 20 15 10 5

200

400

600

800

900

1000

1100

1200

1300

0 10 20 30 40 50 60 40 35 30 25 20 15 10 5 0

200

400

600

800

900

1000

1100

1200

1300

A)

B) 75 mm/yr

75 mm/yr