0

0 10

10

20

20 30 40 50 60 70 depth, km km

west east

B96 array

Moho

Moho unconformity fault

>6 Ma 6-3.1 Ma

3.1-0 Ma

Krafla magma chamber dome

dome flow flow isochron

? ? ?

6.7 km/s

? ? ? ?

80

? ? ? ? ?