-10 0 10 20 30 40 50 -6 -4 -2 0 2

distance, m elevation, m

Experiment design and water table

receivers shot points D B C A E

wells ocean

0 5 10 -2 -1

time, hr

Water level: well 1

0 5 10 -2 -1

time, hr meters

Water level: well 2